<template>
    <!-- 使用Element UI的对话框组件 -->
    <el-dialog title="修改密码" :visible.sync="visible" :append-to-body="true">
        <!-- 表单用于输入原密码和新密码 -->
        <el-form :model="dataForm" :rules="dataRule" ref="dataForm" @keyup.enter.native="dataFormSubmit()" label-width="80px">
            <!-- 显示用户名，不可编辑 -->
            <el-form-item label="账号">
                <span>{{ userName }}</span>
            </el-form-item>
            <!-- 输入原密码 -->
            <el-form-item label="原密码" prop="password">
                <el-input type="password" v-model="dataForm.password"></el-input>
            </el-form-item>
            <!-- 输入新密码 -->
            <el-form-item label="新密码" prop="newPassword">
                <el-input type="password" v-model="dataForm.newPassword"></el-input>
            </el-form-item>
            <!-- 确认新密码 -->
            <el-form-item label="确认密码" prop="confirmPassword">
                <el-input type="password" v-model="dataForm.confirmPassword"></el-input>
            </el-form-item>
        </el-form>
        <!-- 对话框底部按钮 -->
        <span slot="footer" class="dialog-footer">
            <el-button @click="visible = false">取消</el-button>
            <el-button type="primary" @click="dataFormSubmit()">确定</el-button>
        </span>
    </el-dialog>
</template>

<script>
import { clearLoginInfo } from '@/utils' // 引入清除登录信息的工具函数
export default {
    data() {
        // 验证确认密码与新密码是否一致的函数
        var validateConfirmPassword = (rule, value, callback) => {
            if (this.dataForm.newPassword !== value) {
                callback(new Error('确认密码与新密码不一致'))
            } else {
                callback()
            }
        }
        return {
            // 对话框显示状态
            visible: false,
            // 表单数据
            dataForm: {
                password: '', // 原密码
                newPassword: '', // 新密码
                confirmPassword: '' // 确认密码
            },
            // 表单验证规则
            dataRule: {
                password: [
                    { required: true, message: '原密码不能为空', trigger: 'blur' }
                ],
                newPassword: [
                    { required: true, message: '新密码不能为空', trigger: 'blur' }
                ],
                confirmPassword: [
                    { required: true, message: '确认密码不能为空', trigger: 'blur' },
                    { validator: validateConfirmPassword, trigger: 'blur' } // 自定义验证规则
                ]
            }
        }
    },
    computed: {
        // 计算属性，用于获取当前用户名
        userName: {
            get() { return this.$store.state.user.name }
        },
        // 计算属性，用于获取和设置主标签页
        mainTabs: {
            get() { return this.$store.state.common.mainTabs },
            set(val) { this.$store.commit('common/updateMainTabs', val) }
        }
    },
    methods: {
        // 初始化方法，显示对话框并重置表单
        init() {
            this.visible = true
            this.$nextTick(() => {
                this.$refs['dataForm'].resetFields()
            })
        },
        // 表单提交方法
        dataFormSubmit() {
            // 验证表单
            this.$refs['dataForm'].validate((valid) => {
                if (valid) {
                    // 发送请求修改密码
                    this.$http({
                        url: this.$http.adornUrl('/sys/user/password'), // 请求地址
                        method: 'post', // 请求方法
                        data: this.$http.adornData({ // 发送的数据
                            'password': this.dataForm.password,
                            'newPassword': this.dataForm.newPassword
                        })
                    }).then(({ data }) => {
                        if (data && data.code === 200) {
                            // 密码修改成功
                            this.$message({
                                message: '操作成功',
                                type: 'success',
                                duration: 1500,
                                onClose: () => {
                                    // 关闭对话框
                                    this.visible = false
                                    this.$nextTick(() => {
                                        // 清空主标签页
                                        this.mainTabs = []
                                        // 清除登录信息
                                        clearLoginInfo()
                                        // 重定向到登录页面
                                        this.$router.replace({ name: 'login' })
                                    })
                                }
                            })
                        } else {
                            // 密码修改失败，显示错误信息
                            this.$message.error(data.msg)
                        }
                    })
                }
            })
        }
    }
}
</script>