<template>
  <!-- 页面根容器 -->
  <div>
    <!-- 表单组件 -->
    <el-form
      class="detail-form-content"
      ref="ruleForm"
      :rules="rules"
      :model="ruleForm"
      label-width="80px"
    >
      <!-- 原密码输入项 -->
      <el-form-item label="原密码" prop="password">
        <el-input v-model="ruleForm.password"></el-input>
      </el-form-item>

      <!-- 新密码输入项 -->
      <el-form-item label="新密码" prop="newpassword">
        <el-input v-model="ruleForm.newpassword"></el-input>
      </el-form-item>

      <!-- 确认密码输入项 -->
      <el-form-item label="确认密码" prop="repassword">
        <el-input v-model="ruleForm.repassword"></el-input>
      </el-form-item>

      <!-- 提交按钮区域 -->
      <el-form-item>
        <el-button type="primary" @click="onUpdateHandler">确 定</el-button>
      </el-form-item>
    </el-form>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      // 控制模态框显示（本页面未使用，但保留）
      dialogVisible: false,

      // 表单数据模型
      ruleForm: {},

      // 用户信息对象
      user: {},

      // 表单验证规则
      rules: {
        password: [
          {
            required: true,
            message: "密码不能为空",
            trigger: "blur"
          }
        ],
        newpassword: [
          {
            required: true,
            message: "新密码不能为空",
            trigger: "blur"
          }
        ],
        repassword: [
          {
            required: true,
            message: "确认密码不能为空",
            trigger: "blur"
          }
        ]
      }
    };
  },
  mounted() {
    // 页面挂载完成后获取当前用户信息
    this.$http({
      url: `${this.$storage.get("sessionTable")}/session`,
      method: "get"
    }).then(({ data }) => {
      if (data && data.code === 0) {
        // 成功获取用户信息
        this.user = data.data;
      } else {
        // 获取失败提示错误信息
        this.$message.error(data.msg);
      }
    });
  },
  methods: {
    // 登出方法
    onLogout() {
      // 清除 Token
      this.$storage.remove("Token");
      // 跳转到登录页
      this.$router.replace({ name: "login" });
    },

    // 修改密码方法
    onUpdateHandler() {
      // 表单验证
      this.$refs["ruleForm"].validate(valid => {
        if (valid) {
          var password = "";
          // 判断用户字段是 mima 还是 password（兼容不同表结构）
          if (this.user.mima) {
            password = this.user.mima;
          } else if (this.user.password) {
            password = this.user.password;
          }

          // 校验原密码是否正确
          if (this.ruleForm.password != password) {
            this.$message.error("原密码错误");
            return;
          }

          // 校验两次新密码是否一致
          if (this.ruleForm.newpassword != this.ruleForm.repassword) {
            this.$message.error("两次密码输入不一致");
            return;
          }

          // 更新用户密码字段
          this.user.password = this.ruleForm.newpassword;
          this.user.mima = this.ruleForm.newpassword;

          // 发送修改请求
          this.$http({
            url: `${this.$storage.get("sessionTable")}/update`,
            method: "post",
            data: this.user
          }).then(({ data }) => {
            if (data && data.code === 0) {
              // 修改成功提示
              this.$message({
                message: "修改密码成功,下次登录系统生效",
                type: "success",
                duration: 1500,
                onClose: () => {
                  // 可选：关闭时操作
                }
              });
            } else {
              // 修改失败提示错误信息
              this.$message.error(data.msg);
            }
          });
        }
      });
    }
  }
};
</script>

<style lang="scss" scoped>
/* 本页面样式为空，可在此添加自定义样式 */
</style>
