INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (1, '医用防护服', 350);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (2, '医用N95口罩', 20);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (3, '新生儿保温箱', 65000);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (4, '新生儿转运系统', 280000);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (5, '监护仪', 20000);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (6, '一次性医用口罩', 2);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (7, '一次性医用橡胶口罩', 2);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (8, '有创呼吸机', 160000);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (9, '无创呼吸机', 11000);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (10, '制氧机', 4800);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (11, '负压救护车', 342000);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (12, '隔离衣', 60);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (13, '正压隔离衣', 70);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (14, '84消毒液（2500ml)', 35);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (15, '95%医用酒精(50斤)', 375);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (16, '3M口罩', 36);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (17, '体外膜肺氧和仪（Medos Delta Stream III）', 1.4e+006);
INSERT INTO `material` (`id`, `name`, `Price`) VALUES (18, '全自动核酸提取仪（MagNA Pure24）', 600000);
