<template>
  <!-- 使用 ExceptionPage 组件来显示 500 错误页面 -->
  <exception-page type="500" />
</template>

<script>
// 导入 ExceptionPage 组件，用于展示异常页面
import { ExceptionPage } from '../../components'
// 导出一个包含 components 属性的默认对象，注册 ExceptionPage 组件
export default {
  components: {
    ExceptionPage
  }
}
</script>

<style scoped>
>/* 此处添加组件的样式，由于没有样式内容，所以留空 */
</style>
