\begin{pre}

  \thispagestyle{empty}
本实验指导书是为计算机网络教案社区发布的课件配套撰写的实验指导书。
总体上分为基础实验与高级实验两大部分。
基础实验主要包括网络协议分析与网络程序设计两个单元（共计6个实验），
高级实验主要包括组网基础、路由器设计实现、
软件定义网络与网络测量等三个单元（共计8个实验），
供有需要的高校选用。

考虑到每个学校都有各自的教学大纲和实验环境，
不同学校前序课程不同，开设网络课程的学期也不一致，
社区难以顾及方方面面的需求。
因此本实验指导书主要是提出了一个实验框架，其中同时包括了基础、进阶和创新内容，
故而命名为“共同”实验。
在实际使用中，
各位任课老师可以根据具体需求在本指导书的基础上通过
增删、组合、修改等方法设计合宜的实验方案。

本实验指导书由计算机网络教案社区发起，
各高校专家教授共同联合编纂，各章节主要编纂人员如下：

\begin{itemize}
  \item 第一单元：谢怡、陈建发、洪劼超、雷蕴奇，厦门大学
  \item 第二单元：吴荻、周丽涛，国防科技大学
  \item 第三单元：张晓丽，昆明理工大学
  \item 第四单元：胡罡、孙志刚，国防科技大学
  \item 第五单元：夏竟、蔡志平、徐明，国防科技大学
  \item 统筹规划：徐明、夏竟，国防科技大学
\end{itemize}

\end{pre}