%# -*- coding: utf-8-unix -*-

\chapter{软件定义网络与网络测量}
\label{chap:sdn-ob}

本单元实验使学生能初步使用Software Defined Network（简称SDN）平台进行网络功能的设计与实现，通过实验来掌握OpenFlow协议的基本功能与应用，以及网络拓扑构建的基本实现。初步掌握网络测试的常用原理及方法，了解在测试过程中影响测量精度的原因及如何提高测量精度。能通过实验理解软硬件协同测量的方法与特点。
