\begin{pre}

\thispagestyle{empty}
本实验指导书由“计算机网络教案”社区发起，
各高校专家教授共同联合编纂，
汇集了可以配合高校“计算机网络”课程开设的各类实验。
考虑到高校教学大纲与实验环境各异，
不同学校前序课程不同，开设网络课程的学期也不一致。
社区尽力采集了不同难度的多种实验，
以配合各高校的实际情况。

本指导书中的实验可以分为基础实验与高级实验两大部分。
其中基础实验主要包括“网络协议分析”与“网络程序设计”两个单元（共计6个实验），
高级实验主要包括“组网基础”、“路由器实现”、
“软件定义网络与网络测量”三个单元（共计9个实验）。

所有实验的目的、任务、要求、难度与建议实验课时数
在附录\ref{app:cheatsheet}中做了汇总，方便老师快速查询。
在实际使用中，任课老师可以根据具体授课需要在本指导书的基础上通过
增删、组合、修改等方法设计适合自身课程的实验方案。
本指导书基于Latex编写，
源代码可以从 \href{https://gitee.com/xphi1980/nap_instructions}{Gitee} 获取。

由于时间仓促，加之编者水平有限，
本指导书中缺点和疏漏在所难免。
作为社区项目，恳请广大读者和同行专家批评指正，
同时欢迎更多读者和专家参与本项目的编纂和开发。


\vspace{1em}

本实验指导书各章节主要编纂人员如下：

\begin{itemize}
  \item 第一单元：谢怡、陈建发、洪劼超、雷蕴奇，厦门大学
  \item 第二单元：吴荻、夏竟，国防科技大学
  \item 第三单元：张晓丽，昆明理工大学
  \item 第四单元：胡罡、孙志刚，国防科技大学
  \item 第五单元：夏竟、蔡志平、徐明，国防科技大学
  \item 统筹规划：徐明、夏竟，国防科技大学
\end{itemize}

\end{pre}